ALTER TABLE `soraldo_ele_gruppo` CHANGE `num_circ` `num_circ` INT(2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1'; 
ALTER TABLE `soraldo_ele_lista` CHANGE `num_gruppo` `num_gruppo` INT(2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0';
ALTER TABLE `soraldo_ele_lista` CHANGE `num_circ` `num_circ` INT(2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '1';